// :ks_include_id: 41158ab30242438694d2437566046d38
|别名
|DevOps 项目的别名。别名只能包含中文、字母、数字和连字符（-），不得以连字符（-）开头或结尾，最长 63 个字符。

|描述
|DevOps 项目的描述信息。描述可包含任意字符，最长 256 个字符。