// :ks_include_id: 8ae63028dce6415c9e3b833f410194c5

[%header,cols="1a,4a"]
|===
|参数 |描述

|名称
|应用的名称。名称只能包含小写字母、数字和连字符（-），必须以小写字母或数字开头和结尾，最长 63 个字符。

|版本
|用户自定义的应用版本。版本只能包含小写字母和数字，最长 16 个字符。

|应用治理
|是否为应用启用应用治理功能。开启应用治理后可以对应用使用流量监控、灰度发布和链路追踪功能。

|描述
|应用的描述信息。描述可包含任意字符，最长 256 个字符。
|===